# tested on 10.1.9 OS
description=Palo Alto PAN-OS (template based)
coa=
cliAuthorizeWrite=PaloAlto-Admin-Role = read_write_role
reject=
disconnect=
cliAuthorizeRead=PaloAlto-Admin-Role = read_only_role
voip=
acceptRole=
bounce=
acceptVlan=
snmpDisconnect=disabled
