# Do not edit.
# Any changes will be lost on upgrade.

description=SNMP Switch
snmpDisconnect=enabled
acceptVlan = <<EOT
Tunnel-Medium-Type  = 6
Tunnel-Type = 13
Tunnel-Private-Group-Id = $vlan
EOT
voip=
acceptRole=
coa=
disconnect=
reject=Reply-Message = This node is not allowed to use this service
